b5cud sin(2β) ( sin(2ϕ_1)

HFlAv

Moriond 2017

HFlAv

Moriond 2017

HFlAv

Moriond 2017 b5ccs

D_{CP} h^0 D_K_Sπ^+π^- h^0

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

World Average

HFAG (Summer 2016)

0.69 Α 0.02

BaBar+Belle

PRL 115 (2015) 121604

0.66 Α 0.10 Α 0.06

Average

HFlAv

0.66 Α 0.12

BaBar+Belle

Moriond 2017 preliminary

0.80 Α 0.14 Α 0.06 Α 0.03

Average

HFlAv

0.80 Α 0.16

HFlAv

Moriond 2017 PRELIMINARY