D_{CP} K* A_{CP+}

HFAG

CKM 2016

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

BaBar

PRD 80 (2009) 092001

0.09 Α 0.13 Α 0.06

LHCb KK

LHCb-CONF-2016-014

0.12 Α 0.08 Α 0.01

LHCb ππ

LHCb-CONF-2016-014

0.08 Α 0.16 Α 0.02

Average

HFAG

0.11 Α 0.06

HFAG

CKM 2016 PRELIMINARY