D_{CP} K R_{CP+}

HFAG

Moriond 2016

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

BaBar

PRD 82 (2010) 072004

1.18 Α 0.09 Α 0.05

Belle

PRD 73 (2006) 051106

1.13 Α 0.16 Α 0.08 CDF PRD 81 (2010) 031105(R)

1.30 Α 0.24 Α 0.12

LHCb KK

PL B760 (2016) 117

0.97 Α 0.02 Α 0.02

LHCb ππ

PL B760 (2016) 117

1.00 Α 0.04 Α 0.03

Average

HFAG

0.99 Α 0.02

HFAG

Moriond 2016 PRELIMINARY