D_Kπ K* R_{ADS}

HFAG

CKM 2016

-0.12 -0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

BaBar

PRD 80 (2009) 092001

0.066 Α 0.031 Α 0.010

LHCb

LHCb-CONF-2016-014

0.003 Α 0.004

Average

HFAG

0.004 Α 0.004

HFAG

CKM 2016 PRELIMINARY