A_{CP-} Averages

HFAG

CKM 2016

HFAG

CKM 2016

HFAG

CKM 2016

D_{CP} K D*_{CP} K D_{CP} K*

-1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

BaBar

PRD 82 (2010) 072004

-0.09 Α 0.07 Α 0.02 Belle

PRD 73 (2006) 051106

-0.12 Α 0.14 Α 0.05 Average

HFAG

-0.10 Α 0.07 BaBar

PRD 78, 092002 (2008)

0.06 Α 0.10 Α 0.02 Belle

PRD 73 (2006) 051106

0.13 Α 0.30 Α 0.08 Average

HFAG

0.07 Α 0.10 BaBar

PRD 80 (2009) 092001

-0.23 Α 0.21 Α 0.07 Average

HFAG

-0.23 Α 0.22

HFAG

CKM 2016 PRELIMINARY