A_{CP-} Averages

HFAG

LP 2007

HFAG

LP 2007

HFAG

LP 2007

D_{CP} K D*_{CP} K

D_{CP} K*

-1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

BaBar

LP2007 preliminary

-0.19 Α 0.12 Α 0.02

Belle

PRD 73, 051106 (2006)

-0.12 Α 0.14 Α 0.05

Average

HFAG

-0.16 Α 0.09

Belle

PRD 73, 051106 (2006)

0.13 Α 0.30 Α 0.08

Average

HFAG

0.13 Α 0.31

BaBar

PRD 72 (2005) 071103

-0.26 Α 0.40 Α 0.12

Average

HFAG

-0.26 Α 0.42

HFAG

LP 2007 PRELIMINARY