a parameters

HFAG

HEP 2005

HFAG

HEP 2005

HFAG

HEP 2005

HFAG

HEP 2005

Dπ D*π full

D*π partial Dρ

-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

BaBar

hep-ex/0507075

-0.013 Α 0.022 Α 0.007

Belle

PRL 93 (2004) 031802

-0.062 Α 0.037 Α 0.018

Average

HFAG

-0.025 Α 0.020

BaBar

hep-ex/0507075

-0.043 Α 0.023 Α 0.010

Belle

PRL 93 (2004) 031802

0.060 Α 0.040 Α 0.019

Average

HFAG

-0.018 Α 0.022

BaBar

PRD 71 (2005) 112003

-0.034 Α 0.014 Α 0.009

Belle

PLB 624 (2005) 11

-0.030 Α 0.028 Α 0.018

Average

HFAG

-0.033 Α 0.015

BaBar

hep-ex/0507075

-0.024 Α 0.031 Α 0.010

Average

HFAG

-0.024 Α 0.033

HFAG

HEP 2005 PRELIMINARY