D*π

a c

-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

HFAG

HEP 2005 PRELIMINARY