Merged D*π c

HFAG

HEP 2005

-0.12 -0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

BaBar

hep-ex/0507075

0.047 Α 0.042 Α 0.015

Belle

PRL 93 (2004) 031802

0.049 Α 0.040 Α 0.019

BaBar

PRD 71 (2005) 112003

-0.019 Α 0.022 Α 0.013

Belle

PLB 624 (2005) 11

-0.005 Α 0.028 Α 0.018

Average

HFAG

0.004 Α 0.017

HFAG

HEP 2005 PRELIMINARY