D_Kπ π A_{ADS}

HFAG

Moriond 2016

-0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6

BaBar

PRD 82 (2010) 072006

0.03 Α 0.17 Α 0.04

Belle

PRL 106 (2011) 231803

-0.04 Α 0.11 ^+_-^0^.^0^2_1 CDF PRD 84 (2011) 091504

0.13 Α 0.25 Α 0.02

LHCb

arXiv:1603.08993

0.10 Α 0.03 Α 0.01

Average

HFAG

0.09 Α 0.03

HFAG

Moriond 2016 PRELIMINARY