D*_Dπ^0_Kπ π A_{ADS}

HFAG

LP2011

-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4

BaBar

PRD 82 (2010) 072006

-0.09 Α 0.27 Α 0.05

Belle

LP 2011 preliminary

-0.07 Α 0.23 Α 0.05

Average

HFAG

-0.08 Α 0.18

HFAG

LP2011 PRELIMINARY