J_c/J_0

HFAG

EPS 2007

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

BaBar

PRD 74, 091101 (2006)

0.76 Α 0.18 Α 0.07

Belle

PRD 76, 072004 (2007)

0.60 ^+_-^0^.^2^5_8 Α 0.08

Average

HFAG

0.71 Α 0.16

HFAG

EPS 2007 PRELIMINARY