ρ^{+-}π^{-+}.DCPV A_{+-}

HFAG

Moriond 07

-0.1 0 0.1 0.2 0.3

BaBar

hep-ex/0703008

0.03 Α 0.07 Α 0.04

Belle

hep-ex/0701015

0.21 Α 0.08 Α 0.04

Average

HFAG correlated average

0.11 Α 0.06

HFAG

Moriond 07 PRELIMINARY