f_0 K^0 C_{CP}

HFAG

Moriond 2007

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6

BaBar

ICHEP 2006 preliminary

-0.36 Α 0.23

Belle

hep-ex/0609006

0.15 Α 0.15 Α 0.07

Average

HFAG correlated average

-0.02 Α 0.13

HFAG

Moriond 2007 PRELIMINARY