b5ccs C_{CP}

-0.12 -0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

BaBar hep-ex/0703021

0.049 Α 0.022 Α 0.017

Belle PRL 98 (2007) 031802

-0.018 Α 0.021 Α 0.014

Average HFAG

0.012 Α 0.020

HFAG

Moriond 2007 PRELIMINARY