K_S K_S K_S S_{CP}

HFAG

Moriond 2007

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

BaBar

hep-ex/0702046

0.71 Α 0.24 Α 0.04

Belle

PRL 98 (2007) 031802

0.30 Α 0.32 Α 0.08

Average

HFAG correlated average

0.58 Α 0.20

HFAG

Moriond 2007 PRELIMINARY