K_S K_S K_S C_{CP}

HFAG

Moriond 2007

-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4

BaBar

hep-ex/0702046

0.02 Α 0.21 Α 0.05

Belle

PRL 98 (2007) 031802

-0.31 Α 0.20 Α 0.07

Average

HFAG correlated average

-0.14 Α 0.15

HFAG

Moriond 2007 PRELIMINARY