K^+ K^- K^0 C_{CP}

HFAG

Moriond 2007

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

BaBar Q2B

hep-ex/0507016

0.23 Α 0.12 Α 0.07

Belle

hep-ex/0609006

0.09 Α 0.10 Α 0.05

Average

HFAG

0.15 Α 0.09

HFAG

Moriond 2007 PRELIMINARY