E155 A_{||} proton

x

A_{||}

2.75^o spect.

x

A_{||}

5.5^o spect.

x

A_{||}

10.5^o spect.

0 0.05 0.1 0.15

10^{-2} 10^{-1} 1

0 0.1 0.2 0.3

10^{-2} 10^{-1} 1

0 0.25 0.5 0.75

10^{-2} 10^{-1} 1