ρ^{+-}π^{-+} ΔS

HFLAV

Summer 2016

-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3

BaBar

PRD 88 (2013) 012003

0.05 Α 0.08 Α 0.04

Belle

PRL 98 (2007) 221602

-0.08 Α 0.13 Α 0.05

Average

HFLAV correlated average

0.01 Α 0.08

HFLAV

Summer 2016