π^+ π^- K_S A_{CP}(f_0K_S)

HFLAV

Summer 2016

-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3

BaBar

PRD 80 (2009) 112001

-0.08 Α 0.19 Α 0.03 Α 0.04

Belle

PRD 79 (2009) 072004

-0.06 Α 0.17 Α 0.07 Α 0.09

Average

HFLAV correlated average

-0.07 Α 0.14

HFLAV

Summer 2016