D*_{CP} K R_{CP+}

HFLAV

Moriond 2018

0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

BaBar

PRD 78, 092002 (2008)

1.31 Α 0.13 Α 0.03

Belle

PRD 73 (2006) 051106

1.41 Α 0.25 Α 0.06

LHCb

PLB 777 (2018) 16

1.14 Α 0.03 Α 0.02

Average

HFLAV correlated average

1.14 Α 0.03

HFLAV

Moriond 2018 PRELIMINARY