D_{CP} K A_{CP-}

HFLAV

Summer 2017

-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2

BaBar

PRD 82 (2010) 072004

-0.09 Α 0.07 Α 0.02

Belle

PRD 73 (2006) 051106

-0.12 Α 0.14 Α 0.05

Average

HFLAV

-0.10 Α 0.07

HFLAV

Summer 2017 PRELIMINARY