D_Kππ^0 K A_{ADS}

HFLAV

Summer 2016

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Belle

PRD 88 (2013) 091104(R)

0.41 Α 0.30 Α 0.05

LHCb

PR D91 (2015) 112014

-0.20 Α 0.27 Α 0.03

Average

HFLAV

0.07 Α 0.20

HFLAV

Summer 2016