D_Kπ K* A_{ADS}

HFLAV

Moriond 2018

-2 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4

BaBar

PRD 80 (2009) 092001

-0.34 Α 0.43 Α 0.16

LHCb

JHEP 1711 (2017) 156

-0.81 Α 0.17 Α 0.04

Average

HFLAV

-0.75 Α 0.16

HFLAV

Moriond 2018 PRELIMINARY