C_f = -A_f

ϕ K^0 η′ K^0 K_S K_S K_S π^0 K^0 ρ^0 K_S ω K_S f_0 K_S K^+ K^- K^0 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4

Average 0.01 Α 0.14 Average -0.05 Α 0.04 Average -0.24 Α 0.14 Average 0.01 Α 0.10 Average -0.06 Α 0.20 Average -0.04 Α 0.14 Average 0.14 Α 0.12 Average 0.06 Α 0.08

HFLAV

Summer 2016