π^+ π^- C_{CP}

HFLAV

Moriond 2018

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1

BaBar

PRD 87 (2013) 052009

-0.25 Α 0.08 Α 0.02

Belle

PRD 88 (2013) 092003

-0.33 Α 0.06 Α 0.03

LHCb

LHCb-PAPER-2018-006

-0.34 Α 0.06 Α 0.01

Average

HFLAV correlated average

-0.32 Α 0.04

HFLAV

Moriond 2018 PRELIMINARY