J/ψ π^0 S_{CP}

HFLAV

Summer 2016

-1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2

BaBar

PRL 101 (2008) 021801

-1.23 Α 0.21 Α 0.04

Belle

PRD 77 (2008) 071101(R)

-0.65 Α 0.21 Α 0.05

Average

HFLAV correlated average

-0.93 Α 0.15

HFLAV

Summer 2016